<script>
	export default {
		onLaunch: function() {
			// 检查是否已登录
			const token = uni.getStorageSync('token')
			if (!token) {
				// 未登录，跳转到登录页
				uni.reLaunch({
					url: '/pages/login/login'
				})
			}
		},
		onShow: function() {
			
		},
		onHide: function() {
			
		}
	}
</script>

<style>
	/* 全局样式 */
	page, body {
		background-color: #F8F9FA;
		color: #333333;
		font-size: 28rpx;
		line-height: 1.6;
		height: 100%;
		margin: 0;
		padding: 0;
	}

	/* 通用容器 */
	view {
		box-sizing: border-box;
	}

	/* 移除所有按钮的默认边框和阴影 */
	button {
		border: none !important;
		box-shadow: none !important;
		outline: none !important;
	}

	button::after {
		border: none !important;
		box-shadow: none !important;
	}

	button:active {
		background: none !important;
	}

	/* 主按钮样式 */
	.btn-primary {
		background: linear-gradient(135deg, #FF7A00 0%, #FF9500 100%) !important;
		color: #FFFFFF !important;
		border: none !important;
		box-shadow: 0 4rpx 12rpx rgba(255, 122, 0, 0.3);
	}

	/* 次要按钮样式 */
	.btn-secondary {
		background: #F5F5F5 !important;
		color: #666666 !important;
		border: 2rpx solid #E0E0E0 !important;
	}

	/* 线框按钮样式 */
	.btn-outline {
		background: transparent !important;
		color: #FF7A00 !important;
		border: 2rpx solid #FF7A00 !important;
	}
</style>
